捕鱼控制输赢

  • 标题
  • 内容
  • 作者
  • 来源
当前位置: 首页 -> 捕鱼控制输赢要闻 -> 正文

捕鱼控制输赢:我校在第十四届“挑战杯”中国大捕鱼控制输赢创业计划竞赛主体赛中荣获铜奖

发布日期:2024-12-05 发布单位:党委宣传部  捕鱼控制输赢作者:蔡溪溪 点击量:

近日,由共青团中央、教育部、人力资源社会保障部、中国科协、全国学联、陕西省人民政府主办,西安交通大学、共青团陕西省委承办的第十四届“挑战杯”中国大捕鱼控制输赢创业计划竞赛全国决赛获奖名单公布,我校《智电先锋--电力设备绝缘状态检测技术领航者》项目喜获国赛主体赛铜奖。这是近十年来,我校在“挑战杯”系列赛事国赛中获得的最好成绩和重大突破。

“挑战杯”系列竞赛被誉为中国大捕鱼控制输赢科技创新创业的“奥林匹克”盛会,是国内大捕鱼控制输赢最关注、最热门的全国性竞赛,也是全国最具代表性、权威性、示范性、导向性的大捕鱼控制输赢竞赛。第十四届“挑战杯”中国大捕鱼控制输赢创业计划竞赛自2024年6月份启动以来,共吸引来自60余个国家和地区、2700余所高校的300多万名捕鱼控制输赢参与,累计提交39万余个创新创业项目。经过校团委层层选拔指导,我校推荐省赛的35个项目中,1项获国赛铜奖,2项获省赛金奖,7项获省赛银奖,24项获省赛铜奖。

《智电先锋—电力设备绝缘状态检测技术领航者》项目致力于电力设备带电检测、在线监测领域技术的研发,项目团队所研发的单兵式局部放电巡检定位装置用来解决当前局部放电检测效率低、操作复杂、定位偏差大等问题。该装置利用定向特高频天线搭建传感器阵列,采用便携式虚拟示波器进行信号采集。基于手持智能终端进行局部放电源的定位和PRPD/PRPS图谱分析设备单兵操作。该装置基于人体工程学设计单兵背负式结构,进一步降低了设备重量,大幅度减轻了运维人员的压力。

项目团队成立三年来,共计50余人深入平高通用电气有限公司、平高研发中心、安徽电科院以及平顶山、焦作、开封等周边县市多个变电站开展调研和实习,平均每年至少进行3-4次现场测试,该项目先后多次荣获各级各类国家级和省级奖项。

近年来,我校高度重视创新创业教育。在教育、科技、人才一体推进的大背景下,捕鱼控制输赢始终坚持以国家和社会需求为导向,将创新创业教育融入立德树人根本任务中。校团委积极组织“挑战杯”系列竞赛的推选工作,挖掘优秀创新创业项目并邀请专家进行培训和指导,为捕鱼控制输赢搭建了学科交叉、科创融合的创新平台。未来,校团委将继续以“挑战杯”等科创竞赛为抓手,坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促创”的育人理念,让更多的捕鱼控制输赢参与创新创业的实践和训练,引导捕鱼控制输赢以创新创业的勇气和智慧,勇敢追逐梦想,书写“强国有我”的时代答卷。


上一条:我校举行2024年爱心棉服发放活动

下一条:党委副书记侯延民向机关科级干部宣讲党的二十届三中全会精神

热点捕鱼控制输赢

图片捕鱼控制输赢

更多>>
“捕鱼”游戏竟是赌博平台警方打掉跨境犯罪团伙控制玩家十赌十